\chapter{Úvod}
\pagestyle{plain}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Úvod}

Od statických stránek, které se používaly při vzniku WWW\footnote{World Wide Web -- Celosvětová síť pro prohlížení, ukládání a sdílení dokumentů}, se trend posunul ke složitým webovým aplikacím a frameworkům, jako jsou například Wordpress, Joomla, nebo Drupal. Dnes se opět trend obrací směrem ke tvorbě statických webových stránek, které jsou mnohem lepší z~hlediska rychlosti a bezpečnosti.

Práce se zabývá problematikou generátorů statických webových stránek. Za statické webové stránky se považují stránky, jejichž obsah je předem vygenerován do HTML\footnote{Hypertext Markup Language -- Sázecí jazyk používaný k~popisu obsahu a struktury webové stránky} pomocí daného generátoru, tedy programu, který z~obsahu napsaného v~libovolném značkovacím jazyce vygeneruje validní webovou stránku.

\section{Cíle práce}

Hlavním cílem práce je vysvětlit čtenáři fungování a sestavení automatizovaného systému pro generování statických webových stránek. Čtenář porozumí problematice sta\-tických webových stránek, jejich generátorů, značkovacích jazyků a implementaci těchto konceptů prakticky v~modelové implementaci. Tento hlavní cíl je dále rozpracován cíli dílčími:

\begin{itemize}
	\item seznámit čtenáře se systémy pro generování statických webů,
	\item analyzovat základní funkce mapovaných systémů,
	\item sestavit taxonomii požadavků na systém pro generování statického webu,
	\item navrhnout modelovou implementaci s~užitím vybraného systému,
	\item vyhodnotit funkce daného systému a navrhnout jeho rozšíření.
\end{itemize}

\section{Struktura práce}

Struktura práce je koncipována do čtyř základních částí; v~první části je pojednáváno o~konceptu statických webových stránek, jejich výhodách a o~roli statických generátorů. Další část navazuje analýzou nejčastějších webových paradigmat, která se ve světe WWW objevují, a jsou v~ní vybrány nejvhodnější systémy pro generování jejich static\-kého obsahu. Dále následuje kapitola pojednávající o~nejběžnějších značkovacích jazycích, kterými je popisován obsah pro vybrané generátory.

V~další, praktické části jsou definována kritéria požadavků pro modelovou implementaci, která je poté realizována včetně ukázek kódu a popisu celého principu fungování systému. V~závěrečné kapitole je modelová implementace vyhodnocena a jsou zde určeny návrhy na její další rozšíření.
